A UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná - Campus de Campo Mourão, certifica que <<NOME>> apresentou o Artigo intitulado : Melhoria de desempenho no sistema de transporte público de Ponta Grossa - PR através de dimensionamento de capacidade e redefinição de horário dos ônibus, no VIII EEPA - Encontro de Engenharia de Produção Agroindustrial, no período de 16 e 17 de setembro de 2014.