A UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná - Campus de Campo Mourão certifica que   <<NOME>> , publicaram e apresentaram o artigo intitulado : COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO VICAT E O MÉTODO DO CALORÍMETRO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PEGA DO GESSO RECICLADO no X EEPA - Encontro de Engenharia de Produção Agroindustrial , no período de 28 à 30 de setembro de 2016.