A UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná - Campus de Campo Mourão, certifica que o trabalho intitulado INFRAESTRUTURA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO de autoria de <<NOME>>   foi apresentado no III Seminário dos Cursos de Ciências Sociais Aplicadas.